\hypertarget{structvec2__uint8}{}\doxysection{vec2\+\_\+uint8 Struct Reference}
\label{structvec2__uint8}\index{vec2\_uint8@{vec2\_uint8}}
\doxysubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structvec2__uint8_a92aca6e6c698ff149c1fe56f92c50d95}\label{structvec2__uint8_a92aca6e6c698ff149c1fe56f92c50d95}} 
\begin{tabbing}
xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=xx\=\kill
union \{\\
\mbox{\Hypertarget{unionvec2__uint8_1_1_0d13_a6d99c1ecd603f2915487695127fb4286}\label{unionvec2__uint8_1_1_0d13_a6d99c1ecd603f2915487695127fb4286}} 
\>struct \{\\
\>\>uint8\_t {\bfseries x}\\
\>\>uint8\_t {\bfseries y}\\
\>\} \\
\>uint8\_t {\bfseries data} \mbox{[}2\mbox{]}\\
\}; \\

\end{tabbing}\end{DoxyCompactItemize}


The documentation for this struct was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
include/toolbox/vec2/vec2\+\_\+uint8.\+h\end{DoxyCompactItemize}
